Title: MVM / 21st Tentor / 2020-2018 / Omtenta VT20

Q: [...]
A: 3

Q: [...]
A: 1

Extra 2: låg signifikansnivå = lågt p-värdet

Q: [...]
A: D
Extra: stor urvalsstorlek
stor behandlingseffekt