Title: MVM / Frågestund Biostatistik III

P-värdet är ssannolikheteten att få en estimerad riskkvot >1.38 och <0.62

Q: När använder man sig av T-fördelning?
[...] andra ex. är fisher's exakta test, mann whitney test.
A: (små populationer)
Extra: centrala gränsvärdessatsen fungerar bara om man har stort urval

standardfel = standardavvikelsen för estimatet (220) ej standardavvikelsen i populationen.
n= 400
omega = 40
+/- 2 standardavvikelser här pratar de om referensintervall ej konfidensintervall som i övre frågan därför funkar det med +/- 2 standardenheter.

Q: [...]
Litet P-värde är bra. -> Hur stor effekt kan behandlingen ha? Bättre att då titta på konfidensintervallet som visar hur stor behandlingseffekten kan vara eftersom den innehåller den sanna behandlingseffekten.
A: det stämmer. litet P-värde är informativt. Stort p-värde betyder ej att två behandlingar är lika. Vi definierar nollhypotesen som ingen skillnad. Vi kan inte skilja mellN ingen skillnad vs liten skillnad.
Få i urval = stort P-värde (tex 10 personer) även om behandlingen har effekt. SÅ vi kan därför inte säga att ett stort P-värde inte har en effekt.  Inkonklusivt.

Skillnad signifikansnivå och P-värde.
Signifikansnivån sätts på förhand av oss tex <0.05
P-värdet blir vad det blir beroende på vilka data vi har från studien. 
Ju lägre P

HR = hazardratio = riskkvot

P 0.09 = den har ingen signifikans Den sanna Riskkvoten kan mycket väl vara lika med 1.
Inget av konfidensintervallen A, C, eller D innehåller värdena 1. De sträcker sig antingen under eller över.
Vårt P-värde var ju 0.09 vilket betyder att det inte har en signifikans och att den sanna riskkvoten mkt väl kan vara 1. Det enda intervallet som innehåller 1 är därför B vilket är det rätta svaret. Enda konfidensintervallet som stämmer överens med P-värdet 0.09 >0.05.
Om P-värdet är under 0.05 så så kommer det 95% konfidensintervallet ALDRIG innehålla värdet 1 (om nu värdet 1 betyder ingen skillnad mellan grupperna, dvs riskkvot 1. Motsvarande siffra för Riskdifferensen är 0. TENTAFRÅGA!!!
hazard = incidens hazard ratio = incidens ratio utfall per tidsenhet där man jämför kvoten mellan två grupperna.

innehåller saker som inte gått igenom kursen.