Title: MVM / varför läser kliniker abstracts och hur gör man det?

P? patient, population, problem
I? intervention
C?control
O?outcome

Q: PICO?
P? [...]
A: patienter,problem

Q: vad är vase control?
[...]
A: man utgår från outcome och går tillbaka i tiden och kollar vad orsaken var

Den sanna siffran (om man upprepar försöken så kommer det sanna värdet vara 0.8-0.95) kan likväl vara 0.95 där 1 inte är någon skillnad alls. statistiskt signifikant eftersom intervallet ligger under 1. Kliniskt signifikant ? svårt att svara på.

-   Metaanalyser innebär inte automatiskt en hög evidensgrad – är helt beroende av kvaliteten på ingående studier
-   Många vetenskapliga tidskrifter saknar granskning och utvärdering av statistik
-   Begreppen “cases and controls” används lättvindigt och betyder olika saker
-   Statistiskt signifikant är inte detsamma som kliniskt signifikant
-   En RCT innebär inte automatiskt hög evidensgrad – beror på systemet för randomisering, fullföljd randomisering, analyser