Title: T4 / MDBI / Moment 1 / Radiologi / Slätröntgen

Q: Hur går strålningen vid ryggröntgen?
A: Vid lungröntegn passerar strålningen in vid ryggen och ut till bildplattan på framsidan av kroppen

Q: Vad avgör färgen/nyansen som uppstår vid slätröntgen?
A: - Hur mycket röntgenstrålning som passaerar i varje punkt
- Mörkt: Lätt för stårlarna a att passera (luft lätt att passera blir därmed mörkt)
- Ljust: Hindrar röntgenstårlning (revbenen blir ljusare tex)

Q: Vad beror hur vitt det blir på slätröntgen på?
A: Hur vitt det blir beror på vilken atom och hur mycket det finns av den längs strålens väg

Q: Hur ser "färgerna/genomsläppligheten" ut för olika material på slätröntgen?
A: - Vatten= 2 väte + 1 syre: Väte släpper igenom mer röntgenstrålning
- Ca släcker ut mer strålning --> blir vitare
- Metaller (särskilt bly (Pb): Stoppar jättemycket röntgenstrålar --> blir vitt

Q: Varför är luft mörkare än muskler och mjukdelar på lungröntgen, trots att luft innehåller kvve och sure och mjukdelar innehåller vatten?
A: - Ju mindre tal desto mer släpps fram
- Lägre densitet i lungan?

Q: Vilka projektioner (riktningar) körs med slätröntgen?
A: - Princip: Flera vinkelräta projektioner
- Uppifrån: Kraniokaudal
- Framifrån: Frontodorsal
- Från sidan: Lateromedial

Q: Vilken typ av bild kan man säga att slätröntgen är?
A: Slätröntgen är en "skuggbild"

Q: Varför tar man bilder från olika håll av samma kroppsdel?
A: - Gränser syns mellan vävnader med olika röntgentäthet (luft-vätska-skelett)

Utandning är mer vätskeinnehållande (hö)

De ligger inte intill varandra utan de ligger på olika djup (framför och bakom) --> måste finns en gräns för att de ska synas

Q: Vad omvandlar bildplattan vid slätröntgen?
A: - Bildplattan omvandlar röntgenstrålar till digitala signaler
- Bildplattan omvandlar fotonerna
- Normalt ligger värdet mellan 0-4096 som visar hur mkt röntgen som hamnar just där (4096 steg finns alltså från svart till vitt)

Q: Vilken intensitet ligger bildplattan på i varje pixel?
A: Normalt ligger värdet mellan 0-4096 som visar hur mkt röntgen som hamnar just där (4096 steg finns alltså från svart till vitt)

Q: Varför behövs fönstersättning?
A: Det finns 4096 nyanser i fråskalan, men det mänskliga ögat kan bara skilja på ca 30 nyanser av grått (vitt till svart)

Q: Hur sätter man fönster i röntgenbilden?
A: Man fönstrar bilden genom att välja ut en del av den här skalan eftersom vi inte kan uppfatta så många nyanser (bara 30 av 4096)

Q: Vad sker men energin från elektroner vid strålning?
A: - Energin från en elektron omvandlas till en röntgenfoton
- Röntgen = bromsstrålning

Q: Hur ses dessa olika strålar?
A: - Snea --> blir blurrigt i bilden
- De som går rakt fram släpps mest igenom

Q: Vad heter antiscatter grid design på sve?
A: Raster

Q: Vad säger strålskyddslagen?
A: Allmänna skyldigheter inför varje rtgundersökning:
- Berättigande: Nyttan, den diagnostiska informationen ska vara mycket större än den skada som strålningen beräknas förorsaka
- Optimering: Varje bestrålning begränsas till så låg stråldos som möjligt utan att äventyra den diagnostiska informationen

Q: Vem ansvarar för att berättigande och optimering vid röntgenundersökning är uppfyllt?
A: Röntgenläkaren ansvarar enligt lag för att en undersökning endast genomförs om ovanstående är uppfyllt

Q: Vad spelar roll för hur mycket röntgenstrålning som hindras?
A: Beror på:
- Atomer/ämne
- Hur mycket av ämnet som finns längs räntgenstrålens väg (täthet)
- Metaller -> mycket ljusare

Q: Vad beror hur ljust det blir på röntgenbilden på?
A: Beror på vilka atomer och hur mycket av dem det finns längs rtg-strålens väg

Q: Varför tar man bilder från flera projektioner vid slätröntgen?
A: För att de 2-dimensionella rtgbilderna (skuggbilder) tillsammans ska ge uppfattning om kroppens 3 dimensioner

Q: Var syns linjer med slätröntgen?
A: Linjer syns där det finns en gräns mellan 2 vävnader med olika tätbarhet - t.ex. dr hjärtats siluett övergår till luften i lunga

Q: Vad är ex på vanliga slätröntgenundersökningar och vanliga genomlysningar?
A: Vanliga slätrtg-undersökningar:
- Mammografi
- Lungröntgen
- Skelettröntgen
Vanliga genomlysningar:
-Sväljning
- Angio
- Nefrostomiinläggning