Title: T4 / MDBI / Moment 1 / Klinisk Mikrobiologi & Transfusionsmedicin / Allergi

Q: Vad är def av allergi?
A: En överkänslighetsreaktion som är utlöst av specifika immunologiska reaktioner

Q: Vad är allergi och vad kan den vara medierad av?
A: - Allergi är en överkänslighetsreaktion initierad av immunologiska mekansimer
- Allergi kan vara antikroppsmedierad eller cellmedierad

Q: Vad är ex på icke-allergisk överkänslighet?
A: - Laktosintolerans
- Toxiska reaktioner mot färgämnen

Q: Vad är ex på icke-IgE medierad allergi?
A: - Kontakteksem (nickelallergi)
- Födoämnesutlöst enterokolit

Q: Vad har de flesta pat med allergiska symtom i andingsvägar och mag-tarmkanalen?
A: Har en allergen-specifika IgE-antikroppar, och dessa pat har en IgE medierad allergi

Q: Vad är atopi?
A: En ärftlig förmåga att producera IgE-antikroppar vid exponering mot vanligt förekommande ämnen i omgivningen, allergen

Vad är risken för att utveckla atopi och vad är överrepresenterat hos atopiker?

Vilka allergiska symtom kan ses och var?

Q: Vilken är den största sjukdomsgruppen hos sve barn och vuxna?
A: Allergier

Hur ser förekomsten av allergier ut i dne svenska befolkningen?

Q: Vad delas IgE-medierad allergi upp i?
A: 1. Sensibilitetsfasen
2. Allergisk inflammation

Vad är allergisk inflammation och avd kan den delas upp i?

Q: Vad sker i sensibilitetsfasen?
A: 1. First exposure to pollen
2. Extraction of antigen
3. Activation of antigen-specific T-cells
4. Prodution of IgE and binding to mast cells

Q: Vad är den snabba reaktionen vid IgE-medierad allergi?
A: Allergen binder till IgE som fäster på mastceller, som sedan degranulerar

Q: Vad sker i den sena fasen av IgE-medierad allergi?
A: Allergen binder till APC, APC presenterar sedan allergenens epitop till en TH2-cell, den börjar då proliferera och frisätta IL-4, IL-13 och IL-5, varav IL-5 aktiverar eosinofiler att degranulera

Allergi: Utredning och diagnostik?

Q: Vilken molekylär allergidiagnostik finns?
A: - Singleplex testing
- Multiplex testing (ISAC)

Q: Pricktest: fördelar?
A: - Låg kostnad
- Svar genast
- Hög sensitivitet

Q: Blodprovstest: fördelar?
A: - Påverkas ej av LM
- Helt riskfritt för pat
- Hög specificitet
- Fler allergener tillgängliga
- Hög reproducerbarhet

Vilka screeningtester kan göras vid allergiutrening?

Vad fastställer screeningtester vid allergiutredning?

Vad är positivt pricktest ej samma som?

Q: Med vilka medel kan allergidiagnostik göras?
A: - Allergenkällan
- Allergenextrakt

Q: Hur sker allergidiagnostik på molekylär nivå?
A: IgE mot allergena komponenter (molekyler/allergenextrakt)

Q: Fördelar med att testa med allergena komponenter?
A: - Identifiera det primärt sensibiliserande ämnet
- Identifiera korsreagerande allergener
- Bedöma risk för klinisk reaktion
- Biomarkörr för korrekt förskrivning av allergivaccin

Vad är korsreaktivitet och vad kan det leda till, samt ex på korsreaktiva allergener?

Q: Vilka allergena proteiner har jordnötter?
A: - Lagrinsgproteiner (Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3)
- PR-10 proteiner (Ara h 8)
- LTP proteiner (Ara h 9)

Q: Vad är Ara H 2 en prediktor för?
A: Ara h 2 är en viktig prediktor för klinisk reaktivitet mot jordnöt

Q: Vilka allergena komponenter innehåller livsmedel och ex på dem?
A: Olika livsmedel innehåller unika allergena komponenter som är stabila för värma och matsmältning, ex:
- Stabila proteiner: Värme och matsmältnings-stabila proteiner som kan orsaka systemiska reaktioner
- Lipid transfer proteins (LTP) - storage proteins
- Labila allergener: Kopplas till lokala reaktioner (typikst orala symtom) och tillagad mat går oftast bra att äta

Q: Vilka övriga allergitester finns?
A: - Köttallergi
- Tryptas
- Basofilaktiveringstest
- Allergenspecifikt IgG

Q: Är det bara proteiner som kan orsaka matallergier?
A: Nej, kolhydrater kan också orsaka det

What is one allergic to with a red meat allergy?

Symtomes of red meat allergy and how can it be acquired?

Vad är tryptas en indikator på?

Vilken indikation finns för att mäta tryptas?

Hur fungerar/vad utnyttjar basofilaktiveringstest?

Q: Vad är basofilaktiveringstest ett alternativ till?
A: Mängden detekterbart CD63 är ett alternativ till att påvisa att IgE-antikroppar har stimulerat basofilen att initiera en allergisk inflammation

Vad är hypersensitivitetspneumonit?

Vilka symtom ses vid hypersensitivitetspneumonit?

Agens vid hypersensitivitetspneumonit och hur stärks diagnosen?