Title: T4 / MDBI / Moment 1 / Klinisk Mikrobiologi & Transfusionsmedicin / Arbetsrutiner, metoder & material

Vad är viktiga egenskaper hos bakteriella infektioner?

Q: Vilka steg delas mikrobiologisk diagnos av sepsis in i?
A: - Provtagning
- Transport
- Laboratoriediagnos
- Administrering
- Antimikrobiella medel

Hur ökar risken utan antibiotika vid sepsis?

Hur lång tid tar standardodling vs snabbodling?

Q: Vad kan man göra bakteriologisk diagnostik på?
A: 1. Bakterier
2. Bakteriella produkter (antigen eller toxin)
3. Immunsvar

Vilka icke-odlingsbaserade metoder finns för bakteriologisk diagnostik?

Vilka odlingsbaserade metoder finns för bakteriologisk diagnostik?

Vilka metoder anv för molekylär bakteriediagnostik?

Q: Hur lång tid tar molekylär diagnostik med PCR och vad kan detekteras?
A: - Direkt detektion av bakterie och Svamp-DNA

Q: Vilka metoder finns för sekvensering?
A: - Traditionell teknik (Sanfersekvensering) - läser den dominerande sekvensen
- NGS (next genereation sequencing) - Sekvenserar varje enskild molekyl

Vilka prover kan tas till sekvensering?

Molekylär bakteriediagnostik: vad kan ses/tolkas direkt från prov?

Molekylär bakteriediagnostik: vad kan ses/tolkas efter odling?

Vilka typer av agarplattor finns?

Hur görs identifiering av bakterier?

Q: Vilka typer av fenotypiska tester förekommer?
A: - Manuella
- Automatiska

Q: Vad kan man anc matrix-assisted laser desorption-ionization time of flight spectrometry (MALDI-TOF MS) och hur går det till?
A: För analys av bakteriers proteinsammansättning

Q: Vilja metoder finns för resistensbestämning av bakterier?
A: Rutinmetoder (S/I/R)
- Diskdiffusion
- VITEK 2
MIC-bestämning
- Etest
- Mikrobuljon-spädning
Molekylärbiologiskt påvisande av resistensgener (PCR):

Hur görs en allmän odling och hur snabbt går det?

Vilka vanliga serologiska tester finns?

Q: Vilka är de vanligaste metoderna för patientnära analys (PNA)?
A: - Immunokromatografi (antigentest)
- "Snabb"- PCR

Vad är avgörande för behandling av infektionssjukdomar?