Title: T5 / Endokrinologi / Diabetes / Modern diabetesteknik

Q: Hur beräknar man måltidsdoser vid insulinbehandling?
A: Genom kolhydratsmätning med hjälp av kolhydratskvoten*
Kolhydratskvoten* = antal kolhydrater som kan intas för en enhet insulin. Intag av 30g kolhdyrater med en kolhydratskvot på 10 betyder att vi behöver ta tre enheter insulin.

Q: Vad är kolhydratskvoten och insulinkänslighetsfaktorn?
A: Kolhydratskvoten = antal kolhydrater som kan intas för en enhet insulin. Intag av 30g kolhdyrater med en kolhydratskvot på 10 betyder att vi behöver ta tre enheter insulin.
Insulinkänslighetsfaktorn = hur många mmol/L blodsockret reduceras av en enhet insulin.

Q: Är det generellt bättre att använda en AHCL (automatic hybrid closed loop pump) eller en insulinpenna vid diabetesbehandling?
A: AHCL.
Studier visade att det var lättare att hålla sig inom målblodsockret (alltså i vilket spann av blodsockernivå man vill ligga i) med AHCL, vilket är bra.

Q: Hur vet insulinpumparna hur mycket insulin de ska frisätta i blodbanan?
A: Man skriver in i en app hur många gram kolhydrater man ska äta och sen så gör den beräkningarna åt en.

Q: Vilket typ av insulin finns i insulinpumpar?
A: Endast kortverkande insulin som ges som bolusdoser över heöa dygnet samt bolusdoser till måltider.
Bolusdoser ges bäst med hjälp av kolhydratsräkning.