Title: BV2 / BV2 - 1 / VIL/VFU / Labundersökning

Q: Vad avser en sänkningsreaktion?
A: Hastigheten med vilken erythrocyterna sjuker i ett provrör med tillsatt ämne för att förhindra koagulation - det uppstår då en nivå av plasma

Q: Hur mäts nivån vid en sänkningsreaktion?
A: I millimeter efter ett tidsintervall och detta avgör själva sänkningsvärdet

Q: Vad är något som kan påverka sänkningsreaktionen?
A: Blodkropparnas förmåga till myntrullebildning - ofta till följd av sjukdom

Q: Vad är slöjsänka?
A: När RBC är varienade i storlek och det kan uppstå en diffus avgränsning mellan blodkroppar och plasma - slöjsänka